eta -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Radiation lengths (%)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thermal Shield

eta -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Radiation lengths (%)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Interlinks

eta -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Radiation lengths (%)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Spiders

eta -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Radiation lengths (%)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 HSP

eta -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Radiation lengths (%)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 PPB1

eta -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Radiation lengths (%)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Cryostat Services